---
title: "リリース文書"
sidenav: about
---

include::shared/releases.adoc[]

= リリース文書

[.right]
image:../../gifs/doc.jpg[BSD daemon reading documentation,width=274,height=163]

FreeBSD の各ディストリビューションには、個々のディストリビューション (RELEASE, SNAPSHOT 等) について記述した文書ファイルが付属しています。
通常は、以下のようなファイルが含まれています。

* README: 一般的な情報。
* リリースノート: FreeBSD の以前のリリースからの変更点についての情報。
* ハードウェアリスト: FreeBSD において動作する事が知られているハードウェア装置のリスト。
* インストールガイド: FreeBSD をインストールするための短いガイド。
* Errata (正誤表): 修正、セキュリティ勧告、そして各リリース後に発見された重大な問題などから成る、最新のニュース。

リリースノート、ハードウェアリストおよびインストールガイドについては、FreeBSD が対応している各アーキテクチャごとに用意されています。

== FreeBSD のリリース版

FreeBSD の各 -RELEASE 版 (たとえば、{rel122-current}-RELEASE) のリリース文書については、FreeBSD のウェブサイトおよびそのミラーサイトの link:../releases/[リリース] ページで公開されています。

これらのファイルは、各ディストリビューションにおける最上位のディレクトリに用意されています。
通常は、HTML とテキスト形式の両方が提供されています。

== FreeBSD のスナップショット版

リリースノートは、FreeBSD -RELEASE 用のみ FreeBSD のウェブサイト上で提供されています。
FreeBSD -CURRENT または -STABLE 用のリリースノートは提供されていません。
